/******************************************************************************
	image size    : 9 x 6 x 3 'meter_2.rgba' 
	char size     : 9 x 6
	number of char: 1 (1 x 1)
	format        : RGBA16
******************************************************************************/

static Gfx texMeter2_C_dummy_aligner1[] = { gsSPEndDisplayList() };

unsigned short texMeter2[] = {
	/*  0 (00h) */
	0x0001, 0x2107, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x18c5, 0x0001, 
	0x0001, 0xffff, 0xf775, 0xf72f, 0xeea7, 0xe61f, 0xe5d9, 0xa385, 0x1043, 
	0x0001, 0xf773, 0xff11, 0xfe01, 0xfd81, 0xf581, 0xf581, 0x9b43, 0x1041, 
	0x0001, 0xeeed, 0xfe89, 0xfd41, 0xfd41, 0xfd41, 0xf541, 0x8241, 0x0801, 
	0x1883, 0xb491, 0x9b45, 0x8ac1, 0x8a81, 0x7a41, 0x7201, 0x4101, 0x0001, 
	0x0001, 0x18c3, 0x0841, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 
};
