/*
 * Do not edit this file.  It was automatically generated
 * by "rgb2c" from the file "time.rgba".
 *
 *   Size: 24 x 16
 *   Number of channels: 4
 *   Number of bits per texel: 16 (G_IM_SIZ_16b)
 *   Format of texel: G_IM_FMT_RGBA
 *
 * Example usage:
 *
 *   gsDPPipeSync (),
 *   gsDPSetCombineMode (G_CC_DECALRGB, G_CC_DECALRGB),
 *   gsDPSetTexturePersp (G_TP_PERSP),
 *   gsDPSetTextureLOD (G_TL_TILE),
 *   gsDPSetTextureFilter (G_TF_BILERP),
 *   gsDPSetTextureConvert(G_TC_FILT),
 *   gsDPSetTextureLUT (G_TT_NONE),
 *   gsDPLoadTextureBlock (time_TX, G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 24, 16, 0,
 *     G_TX_WRAP | G_TX_NOMIRROR, G_TX_WRAP | G_TX_NOMIRROR,
 *     G_TX_NOMASK, G_TX_NOMASK, G_TX_NOLOD, G_TX_NOLOD),
 */

#if 0	/* Image preview */
	+------------------------+
	|                        |
	|                        |
	|                        |
	|............. ..........|
	|.~++++++++++. .++~++++~.|
	|.++o+++o+~oo...*o,+o~o+.|
	|.~,+~,,o~.oo~.+*+.~+.~~.|
	|...o~..o~.o++.o~+.~o~,..|
	|  .o~..o~.o,o,o,+.~*o~. |
	|  .o~..o~.o,+o~,+.~o....|
	| ..o~..o~.o,~*.~o.~o.++.|
	| .~**,+**o**~o,**o****+.|
	| ..,,..,,,,,...,,,,,,,..|
	| .......................|
	|                        |
	|                        |
	+------------------------+
#endif


unsigned short time_TX[] = {
	0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
	0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
	0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
	0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x0, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 
	0x1, 0x61df, 0xaaf3, 0xa2f1, 0xa2f1, 0xa2f1, 0xa2f1, 0xa2f1, 0x9aaf, 0x8a69, 0xa2f1, 0x9aef, 0x1, 0x0, 0x1, 0xa2f1, 0xaaf3, 0x7a25, 0xa2f1, 0xa2f1, 0xa2f1, 0xa2f1, 0x619f, 0x1, 
	0x1, 0x72a7, 0x8aef, 0xb3b9, 0x8b71, 0x92ef, 0x82ed, 0xbc3d, 0x82ed, 0x519b, 0xb3fb, 0xbc3f, 0x208b, 0x1, 0x20cd, 0xc43f, 0xa3b7, 0x499b, 0x9331, 0xb3b9, 0x51dd, 0xa3b7, 0x7aa7, 0x1, 
	0x1, 0x4a1d, 0x3151, 0x8373, 0x5a61, 0x3995, 0x2911, 0x9c7b, 0x49db, 0x1, 0x8bf5, 0xa43d, 0x49db, 0x1, 0x62e7, 0xacbf, 0x732b, 0x1, 0x5a63, 0x8bb1, 0x1, 0x5a63, 0x521f, 0x1, 
	0x1, 0x1, 0x1, 0x7c33, 0x4aa1, 0x1, 0x1, 0x8cbd, 0x4219, 0x1, 0x8477, 0x5b29, 0x73f3, 0x1, 0x94fd, 0x52a3, 0x73af, 0x1, 0x4ae3, 0x8c7b, 0x529f, 0x2995, 0x1, 0x1, 
	0x0, 0x0, 0x1, 0x6c73, 0x42e1, 0x1, 0x1, 0x7d3d, 0x3219, 0x1, 0x7cfb, 0x2191, 0x6cb7, 0x3217, 0x74fb, 0x2993, 0x6431, 0x1, 0x4b23, 0x7d7f, 0x6c33, 0x325d, 0x1, 0x0, 
	0x0, 0x0, 0x1, 0x5cb3, 0x3321, 0x1, 0x1, 0x65bd, 0x3259, 0x1, 0x5d3b, 0x218f, 0x4bed, 0x657b, 0x2add, 0x2a17, 0x5471, 0x1, 0x3b23, 0x54b1, 0x1, 0x110d, 0x110b, 0x1, 
	0x0, 0x1, 0x1, 0x4d33, 0x2b21, 0x1, 0x1, 0x55fd, 0x2299, 0x1, 0x55bb, 0x118f, 0x3363, 0x567f, 0x110b, 0x2259, 0x44f1, 0x1, 0x2b63, 0x4cf1, 0x1, 0x3c6d, 0x3be9, 0x1, 
	0x0, 0x1, 0x231d, 0x46bf, 0x46ff, 0x11d3, 0x2be5, 0x46ff, 0x3e7f, 0x3db7, 0x46ff, 0x46bf, 0x1adb, 0x3573, 0x118f, 0x46bf, 0x46ff, 0x3533, 0x46ff, 0x46ff, 0x46ff, 0x46ff, 0x2c29, 0x1, 
	0x0, 0x1, 0x8c9, 0xa11, 0x9d1, 0x885, 0x90b, 0x9d1, 0x9cf, 0x98f, 0x11d1, 0x9d1, 0x887, 0x909, 0x43, 0xa13, 0x9d1, 0x98d, 0x11d1, 0x9d1, 0x9d1, 0x9d1, 0x94b, 0x1, 
	0x0, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 
	0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
	0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
};

