/******************************************************************************
	image size    : 8 x 8 x 4 'BGstar2.inta' 
	char size     : 8 x 8
	number of char: 1 (1 x 1)
	format        : IA8
******************************************************************************/

static Gfx texStar2_C_dummy_aligner1[] = { gsSPEndDisplayList() };

unsigned char texStar2[] = {
	/*  0 (00h) */
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
	0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 
};
